// Weights saved from breadboard D:\WORK\NEUROSOLUTIONS\EXCEL\DEMOS\Demo3\Demo3.nsb.
// Saved after epoch 1, exemplar 253.

#inputAxon Axon
4 1
0 

#hidden1Axon TanhAxon
8 1
8 0.207344 -0.125500 0.360389 -0.129024 0.067736 0.306742 -0.497822 0.218769 

#outputAxon TanhAxon
1 1
1 -0.050582 

#criterion L2Criterion
1 1
0 

#hidden1Synapse FullSynapse
32 0.432375 -0.067087 0.566139 0.306285 0.262020 0.109925 -0.266071 -0.214423 -0.147217 0.178611 0.040386 0.521050 -0.115081 0.138145 -0.198663 0.559529 0.047415 -0.571222 -0.138466 0.133539 -0.134138 0.150375 -0.595582 0.281969 0.270338 0.091388 -0.188928 0.401179 -0.270049 0.294608 -0.393313 -0.470405 

#outputSynapse FullSynapse
8 0.201526 -0.280008 0.492800 0.628314 -0.027202 0.353488 0.250336 -0.403245 

